INDICAM A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A NECESSIDADE DE INSTALAR UM APARELHO AR CONDICIONADO NO SALÃO DE VELÓRIO DA CASA DA SAUDADE.

Com fundamento no que preceitua o Artigo 85 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvir o soberano Plenário, seja encaminhado este expediente indicatório a Exma. Senhora Mabel de Fátima Milanezi Almici, Prefeita Municipal, visto a necessidade de atendimento desta proposição.

“JUSTIFICATIVA”

Esta reivindicação partiu da ABS – Associação Participativa e Humanitária Bosque da Saudade que cuida da Casa da Saudade de nosso Município. A aglomeração de pessoas neste local torna-se ainda mais insuportável o calor em dias de verão e, a instalação deste aparelho de ar condicionado irá amenizar este desconforto em dias de velório nesta Casa. Por ser esta uma associação sem fins lucrativos, nada mais justo que o Executivo venha fazer a doação de um aparelho de ar condicionado que irá proporcionar conforto as pessoas que ali vão se despedir de seus entes queridos.

Esta proposta vem de encontro com uma necessidade que irá beneficiar a toda população.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 08 de outubro de 2015.

.

AMILCAR PEREIRA RIOS
Vereador Autor