INDICAM A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A NECESSIDADE DE FAZER A MANUTENÇÃO DA PONTE SITUADA NO TRAVESSÃO QUE LIGA A LINHA 1 (UM) A LINHA MEIA DOIS, BEM COMO FAZER A REMOÇÃO DE UMA PEDRA QUE PREJUDICA O TRÁFEGO, NESTE MESMO TRAVESSÃO.

Com fundamento no que preceitua o Artigo 85 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvir o soberano Plenário, seja encaminhado este expediente indicatório a Exma. Senhora Mabel de Fátima Milanezi Almici, Prefeita Municipal, visto a necessidade de atendimento da presente Proposição.

“JUSTIFICATIVA”

Esta ponte carente de manutenção, vem sendo a base de ligação entre todas as demais linhas deste setor. Trafegam entre outros por este travessão, puxadores de leite, freteiros de gado, além do transporte escolar que diariamente utiliza esta linha. A situação desta ponte vem causando medo principalmente aos condutores de moto que entre outros acidentes o Senhor Divino já caiu duas vezes neste local.

Neste sentido, queremos estar colaborando com a administração, indicando a manutenção desta ponte para que não venha acorrer mais acidentes com a população.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 29 de abril de 2016.

.

ALOÍSIO VIDAL SILVA DIAS
Vereador Autor LAURO RAMOS
Vereador Coautor