INDICAM A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A NECESSIDADE REFORMA UMA PONTE NO QUARTO ASSENTAMENTO NA ESTRADA CONHECIDA COMO LINHA DO SEU ODÍLIO.

Com fundamento no que preceitua o Artigo 85 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvir o soberano Plenário, seja encaminhado este expediente indicatório a Exma. Senhora Mabel de Fátima Milanezi Almici, Prefeita Municipal, visto a necessidade de atendimento da presente Proposição.

“JUSTIFICATIVA”

Esta ponte fica localizada na estrada conhecida como linha de seu Odílio, onde já aconteceu três acidentes de veículos ao atravessar a mesma. Através de visita in loco, pudemos observar que realmente a ponte está sem condições de tráfico conforme relatou uma moradora que é esposa do Senhor Osmar Mamedes Montalvão, além disso os pais sentem-se inseguros para mandarem seus filhos para escola, onde os mesmos dependem do transporte escolar para irem à escola e o ônibus passa por esta com muita dificuldade devido o madeiramento da ponte estar todo quebrado.

Antes que aconteça o pior pedimos urgentemente que resolva esse problema para dar segurança de tráfego ao transporte escolar e as pessoas que depende deste caminho para transitarem.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 29 de abril de 2016.

.

LOURIVAL ALVES DA ROCHA
Vereador Autor
ALOÍSIO VIDAL SILVA DIAS
Vereador Coautor LAURO RAMOS
Vereador Coautor AMILCAR PEREIRA RIOS
Vereador Coautor