INDICA À CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A NECESSIDADE DE FAZER A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE.

Com fundamento no que preceitua o Artigo 85 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvir o soberano Plenário, seja encaminhado este expediente indicatório à Exma. Senhora Mabel de Fátima Milanezi Almici, Prefeita Municipal, visto a necessidade de atendimento da presente Proposição.

“JUSTIFICATIVA”

Através desta indicação levo ao conhecimento do Executivo Municipal, a necessidade de fazer toda a manutenção da rede de iluminação pública do Distrito de Novo Horizonte, com reparos e trocas de lâmpadas que estão queimadas. Segundo informações da população, as lâmpadas estão quase todas queimadas, dificultando o trânsito de pedestres no período noturno. Todos sabem que uma boa iluminação também vem colaborar com a segurança pública e, para o atendimento desta proposição não será necessário gasto exorbitante, sendo esta uma medida de pequeno custo.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 23 de maio de 2016.

.

AMILCAR PEREIRA RIOS

Vereador Autor