Indicação n.º 040/2016

By: AMILCAR PEREIRA RIOS

INDICA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, A NECESSIDADE DE MOLHAR A CABECEIRA DA PONTE NOVA DE CONCRETO SOBRE O RIO VERMELHO.

Com fundamento no que preceitua o Artigo 85 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após ouvir o soberano Plenário, seja encaminhado este expediente indicatório à Exma. Senhora Mabel de Fátima Milanezi Almici, Prefeita Municipal, visto a necessidade de atendimento da presente Proposição .

“JUSTIFICATIVA”

Lembrando que foi feito um desvio da estrada na cabeceira desta ponte nova e a poeira causada pelo trânsito constante de veículos se tornou um grande risco de acidentes neste local. Solicitamos então que seja molhado o local pelo menos uma vez por dia, para amenizar a situação de perigo por falta de visibilidade causado pela poeira.

Isto posto, espero poder contar com o apoio dos Nobres Pares na aprovação e que o Executivo venha tomar as providências cabíveis.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 12 de agosto  de 2016.

.

AMILCAR PEREIRA RIOS
Vereador Autor